
 Zdjecia wykonane teleskopem PST2 (Arizona)

 M13

 664 0 - L
 665 2 - B
 670 3 - V
 672 4 - R

 Mglawica Pierscien

 674 0 - L

 M51 (Galaxy Whirlpool)

 679 0 - L
 681 0 - L
 683 2 - B
 684 4 - R
 685 3 - V
